\documentclass[12pt]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{ {figures/} }

\title{
	{Thesis Title}\\
	{\large Institution Name}\\
}
\author{Donatien Legé}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents

\chapter{Introduction}
\input{chapters/Introduction}

% état de l'art

\chapter{Contexte clinique}
	\section{Épidémiologie}
		\subsection{Traumatisme crânien}
		\subsection{Hémorragie subarachnoïdienne}
		
	\section{Pathologie de la pression intracrânienne}
		\subsection{Origine de la pression intracrânienne}
		\subsection{Monitorage de la pression intracrânienne}
	
	\section{Morphologie du signal de pression intracrânienne}
		\subsection{Oscillations infra-respiratoires}
			\subsubsection{Ondes A}
			\subsubsection{Ondes B}
			\subsubsection{Ondes C}
		\subsection{Onde respiratoire}
		\subsection{Pulsations cardiaques}
		
	\section{Intégration de la pression intracrânienne dans un monitorage multimodal}
		\subsection{Pression intracrânienne et pression artérielle}
		\subsection{Pression intracrânienne et flux sanguin cérébral}
		

\chapter{Analyse du signal pour le neuromonitorage}
	\section{Méthodes de décomposition linéaire}
		\subsection{Transformée de Fourier}
		\subsection{Ondelettes}
		
	\section{Méthodes de décomposition en modes}
		\subsection{Décomposition en modes empiriques (EMD)}
		\subsection{Filtrage itératif (IF)}
		
	\section{Outils d'apprentissage automatique}
		\subsection{Méthodes d'ensemble}
		\subsection{Réseaux de neurones récurrents}
		\subsection{Prédiction conforme}
	
	
\chapter{Neuromonitorage et propriétés mécaniques du système cérébrospinal}

	\section{Compliance cérébrale}
		\subsection{Capacité de réserve du système cérébrospinal}
		\subsection{Mesures directes}
		\subsection{Caractérisations indirectes}
			\subsubsection{Indices spectraux}
			\subsubsection{Amplitude de la composante cardiaque}
			\subsubsection{Morphologie des pulsations d'origine cardiaque}
	
	\section{Autorégulation cérébrale}
		\subsection{Mécanismes physiologiques}
		\subsection{Caractérisation dans le domaine fréquentiel}
		\subsection{Caractérisation dans le domaine temporel}
		
%Contributions

\chapter{Détection automatique des pics P1 et P2 sur le signal de pression intracrânienne}
	\section{Étude HCL}
	
\chapter{Construction d'un indice composite de compliance cérébrale}
	\section{Étude EC2}
	
\chapter{Compliance cérébrale et solution saline hypertonique}
	\section{Étude HTS}
	
\chapter{Évaluation de l'autorégulation cérébrale lors d'une épreuve d'hypertension}
	\section{Étude OptiMAP}
	
		
	







































\end{document}