\documentclass[french]{report}
\usepackage[ruled,lined]{algorithm2e}
\usepackage{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{thmtools}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{nameref}
\usepackage{hyperref}
\graphicspath{ {figures/} }
\usepackage[sectionbib]{bibunits}
\defaultbibliographystyle{unsrt} 
\defaultbibliography{biblio}

\title{
	{Yess Title}\\
	{\large Institution Name}\\
}
\author{Donatien Legé}

\begin{document}
\bibliographyunit[\chapter]
\maketitle
\tableofcontents

\chapter*{Introduction}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Introduction}
\input{chapters/Introduction}

% état de l'art

\part{Contextes et états de l'art}
\chapter{Contexte clinique}
	\input{chapters/contexte_clinique}
	\putbib

\chapter{Outils d'analyse des signaux de neuromonitorage}
	\input{chapters/analyse_signal}
	\putbib
	
	
\chapter{Propriétés biomécaniques du système cérébrospinal}
	\input{chapters/mecanique}
	
	\section{Autorégulation cérébrale}
		\subsection{Mécanismes physiologiques}
		\subsection{Caractérisation dans le domaine fréquentiel}
		\subsection{Caractérisation dans le domaine temporel}
		
	\putbib
	

		
%Contributions
\part{Contributions}
\chapter{Détection automatique des pics P1 et P2 sur le signal de pression intracrânienne}
	\section{Étude HCL}
	
\chapter{Construction d'un indice composite de compliance cérébrale}
	\section{Étude EC2}
	
\chapter{Compliance cérébrale et solution saline hypertonique}
	\section{Étude HTS}
	
\chapter{Recherche des limites du plateau d'autorégulation cérébrale lors d'une épreuve d'hypotension}
	\section{Étude OptiMAP}
	
\chapter*{Conclusion et perspectives}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Conclusions et perspectives}
%\input{chapters/Conclusion}
\end{document}