\documentclass[french]{report}
\usepackage[ruled,lined]{algorithm2e}
\usepackage{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{thmtools}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{nameref}
\usepackage{bbold}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{makecell}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{dsfont}
\usepackage[letterpaper,top=2cm,bottom=2cm,left=4cm,right=4cm,marginparwidth=1.75cm]{geometry}
\graphicspath{ {figures/} }


\title{
	{Yes Title}\\
	{\large Institution Name}\\
}
\author{Donatien Legé}

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

\chapter*{Introduction}
\input{chapters/Introduction}

% état de l'art

\part{Contextes et états de l'art}
\chapter{Contexte clinique}
	\input{chapters/contexte_clinique}

\chapter{Étude des propriétés biomécaniques du système cérébrospinal}
	\label{signal}
	\input{chapters/mecanique}

%Contributions
\part{Contributions}
\chapter{Détection automatique des pics P1 et P2 sur le signal de pression intracrânienne}
	\input{chapters/chapitre_HCL}
	
\chapter{Construction d'un indice composite de compliance cérébrale}
	\input{chapters/EC2}
	
\chapter{Compliance cérébrale et solution saline hypertonique}
	\input{chapters/HTS}
	
\chapter{Recherche des limites du plateau d'autorégulation cérébrale lors d'une épreuve d'hypotension}
	\section{Étude OptiMAP}
	
\chapter*{Conclusion et perspectives}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Conclusions et perspectives}

\bibliographystyle{unsrt}
\bibliography{biblio}
\end{document}