\documentclass[a4paper,french,12pt]{book}
\usepackage[ruled,lined]{algorithm2e}
\usepackage{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{thmtools}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{nameref}
\usepackage{bbold}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{makecell}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{dsfont}
\usepackage{geometry}
\usepackage{tcolorbox}
\usepackage{multicol}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{} % clear all header and footer fields

\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault} % Met tout le texte en 'sans serif'.
\fancyhead[LE,RO]{\leftmark}
\fancyfoot[C]{\thepage} 

\graphicspath{ {figures/} }
\geometry{margin=1in}
\begin{document}

\input{chapters/couv}

\tableofcontents

\chapter*{Introduction}
\markboth{Introduction}{Introduction}
\input{chapters/Introduction}

% état de l'art

\part{Contexte et état de l'art} 
\chapter{Contexte clinique}
\label{clinique}
	\input{chapters/contexte_clinique}

\chapter{Propriétés biomécaniques du système cérébrospinal}
	\label{signal}
	\input{chapters/mecanique}

\part{Contributions}
\chapter{Détection automatique des pics P1 et P2}
\label{SWAn}
	\input{chapters/chapitre_HCL}
	
\chapter{Indice composite de compliance cérébrale}
\label{EC2}
	\input{chapters/EC2}
	
\chapter{Compliance cérébrale et osmothérapie}
\label{HTS}
	\input{chapters/HTS}
	
\chapter{Limites du plateau d'autorégulation cérébrale}
\label{OptiMAP}
	\input{chapters/OptiMAP}
	
\chapter*{Conclusion et perspectives}
\markboth{Conclusion et perspectives}{Conclusion et perspectives}
	\input{chapters/conclusion}
	
\chapter*{Bibliographie personnelle}
\markboth{Bibliographie personnelle}{Bibliographie personnelle}
Articles publiés:
\begin{itemize}
\item  Donatien Legé, Laurent Gergelé, Marion Prud’homme, Jean-Christophe Lapayre, Yoann Launey, Julien Henriet. 2023. A Deep Learning-Based Automated Framework for Subpeak Designation on Intracranial Pressure Signals. \textit{Sensors} 23(18): 7834, 2023.
\item Donatien Legé, Pierre-Henri Murgat, Russell Chabanne, Kevin Lagarde, Clément Magand, Jean-François Payen, Marion Prud'homme, Yoann Launey, Laurent Gergelé. Cerebral compliance assessment from intracranial pressure waveform analysis: Is a positional shift-related increase in intracranial pressure predictable? \textit{PLoS ONE} 9(12): e0316167, 2024.
\end{itemize}

Accepté pour publication en août 2025:
\begin{itemize}
\item Donatien Legé, Baptiste Balança, Agnieszka Kazimierska, Gwendan Percevault, Valentin Ghibaudo, Marion Prud'homme, Célestin Kokonendji, Julien Henriet. ICP-SWAn: A Selective Waveform Analysis Pipeline for Conformal Subpeak Detection in Intracranial Pressure Signals. \textit{Biomedical Signal Processing and Control}, Elsevier.
\end{itemize}

\markboth{}{}
\clearpage
\bibliographystyle{unsrt}
\bibliography{biblio}

\appendix
\chapter{Supplément au chapitre~\ref{EC2}}
\input{chapters/Annexes-EC2}

\cleardoublepage
\thispagestyle{empty}

\input{chapters/4e_couv}

\end{document}